LIBRARY   MODEM

DESCRIPTION 'Windows Modem Control Panel'

CODE        MOVEABLE DISCARDABLE PRELOAD
DATA        MOVEABLE PRELOAD SINGLE

HEAPSIZE        512              

EXPORTS
    CPlApplet
    ClassInstall32

